Licence Informatique Université Bordeaux I Méthodes statistiques pour l’informatique

TD n^∘ 7 - Exercice 8

On effectue 30 observations d’une variable aléatoire X supposée normale. Parmi les valeurs observées, 5 sont inférieures à 240, 15 sont comprises entre 240 et 250, 10 sont supérieures à 250. Proposer des valeurs pour l’espérance μ et l’écart-type σ de X.

Réponse : On a P (N_{m,σ} ≤ 240) =^1_6 , P (240 < N_{m,σ} ≤ 250) =^1_2 et P (N_{m,σ} > 250) =^1_3 . On peut remarquer que P (N_{m,σ} ≤ 240) <^1_2 et P (N_{m,σ} > 250) >^1_2 , et donc que m ∈]240, 250[ (car P (N_{m,σ} = m) =^1_2 ). Alors P (N_{0,1} ≤

240 − m σ ) = 1 6 , et P (N_{0,1} ≤

250 − m σ ) = 2 3 , i.e.

240 − m σ = −0.97 et

250 − m σ = 0.43

d’où σ =^{100}_{14} et m = 247 +^{27}_{14} ≃ 247.

16 décembre 2004 1